#REPLACE FILE80 SNCSYS
#REPLACE SNCSYS.RECNUM |FN80,0
#REPLACE SNCSYS.LOG_RECID |FN80,1
#REPLACE SNCSYS.TABLE_RECID |FN80,2
#REPLACE SNCSYS.DEFAULT_SCHEME |FS80,3
#REPLACE SNCSYS.AUTOSTART |FN80,4
#REPLACE SNCSYS.SHOW_INFO |FN80,5
#REPLACE SNCSYS.DELETE_RECORDS |FN80,6
#REPLACE SNCSYS.DEFAULT_WS |FS80,7
#REPLACE SNCSYS.ALLOWDELETELOG |FN80,8
#REPLACE SNCSYS.ALLOWAUTODELETE |FN80,9
#REPLACE SNCSYS.ALLOWTBLCHANGE |FN80,10
#REPLACE SNCSYS.ALLOWCANCELSENT |FN80,11
#REPLACE SNCSYS.DSN_NAMES |FS80,12
#REPLACE SNCSYS.VDFVER |FN80,13
#REPLACE SNCSYS.USETOOLTIP |FN80,14
#REPLACE SNCSYS.SNCTHEA_RECID |FN80,15
#REPLACE SNCSYS.SNCTROW_RECID |FN80,16
#REPLACE SNCSYS.RUNMINIMIZED |FN80,17
#REPLACE SNCSYS.USELOGIN |FN80,18
#REPLACE SNCSYS.USER |FS80,19
#REPLACE SNCSYS.PV |FS80,20
