-----------------------------------------------------------------------------
  DATE: 02/01/2014      TIME: 17:29                                  PAGE:  1
  FILE DEFINITION FOR FILE: AudDet (# 100)
-----------------------------------------------------------------------------
  DRIVER NAME               : DATAFLEX
  FILE ROOT NAME            : AudDet
  USER DISPLAY NAME         : AudDet
  DATAFLEX FILE NAME        : AudDet
-----------------------------------------------------------------------------
  RECORD LENGTH             : 640       ( USED: 531 )
  MAX NUMBER OF RECORDS     : 10000     ( USED: 33 )
  FILE COMPRESSION          : NONE
  RE-USE DELETED SPACE      : YES
  LOCKING TYPE              : FILE
  HEADER INTEGRITY CHECKING : YES
  TRANSACTION TYPE          : CLIENT ATOMIC
  RECORD IDENTITY INDEX     : 0 ( 0 , 0 )
  FILE LOGIN PARAMETER      : 
  SYSTEM FILE               : NO 
-----------------------------------------------------------------------------

NUM  FIELD NAME       TYPE SIZE  OFFST IX   RELATES TO FILE.FIELD
---  ---------------  ---- ----- ----- --   ---------------------------------
  1  AudInfoID        NUM    8.0     1  1   AudInfo.FIELD_1 (102,1)
  2  Num              NUM    4.0     5  1   
  3  FieldName        ASC     15     7  2   
  4  OldValue         ASC    255    22      
  5  NewValue         ASC    255   277      


INDEX# FIELDS          DES U/C    LENGTH LEVELS SEGMENTS MODE
------ --------------- --- ---    ------ ------ -------- -------
  1    AudInfoID       NO  NO       6      3       2     ON-LINE
       Num             NO  NO 

  2    AudInfoID       NO  NO       21     3       3     ON-LINE
       FieldName       NO  YES
       Num             NO  NO 

