-----------------------------------------------------------------------------
  DATE: 07/22/2017      TIME: 17:02                                  PAGE:  1
  FILE DEFINITION FOR FILE: SYSFILE (# 2)
-----------------------------------------------------------------------------
  DRIVER NAME               : DATAFLEX
  FILE ROOT NAME            : SYSFILE
  USER DISPLAY NAME         : SYSFILE
  DATAFLEX FILE NAME        : SYSFILE
-----------------------------------------------------------------------------
  RECORD LENGTH             : 8         ( USED: 8 )
  MAX NUMBER OF RECORDS     : 1         ( USED: 1 )
  FILE COMPRESSION          : NONE
  RE-USE DELETED SPACE      : YES
  LOCKING TYPE              : FILE
  HEADER INTEGRITY CHECKING : YES
  TRANSACTION TYPE          : CLIENT ATOMIC
  RECORD IDENTITY INDEX     : 0 ( 0 , 0 )
  FILE LOGIN PARAMETER      : 
  SYSTEM FILE               : YES
-----------------------------------------------------------------------------

NUM  FIELD NAME       TYPE SIZE  OFFST IX   RELATES TO FILE.FIELD
---  ---------------  ---- ----- ----- --   ---------------------------------
  1  VDFCLS           NUM    8.0     1      
  2  VDFPROP          NUM    8.0     5      

